金沙直播

校务公开

金沙直播:通知公告

当前位置: / 校务公开 / 通知公告

珠海市卫生金沙直播解剖模型采购项目终止公告

发布时间:2020/10/28




       终止公告-解剖模型.doc


      终止公告-解剖模型.pdf


金沙直播概况 校务公开 招生实习就业 教学研究 学生工作 党群之家 成人学历教育 医学培训中心 健康教育 招标采购

招生热线:0756-8116112/6296189 传真:0756-8896499 地址:珠海市粤华路210号 粤ICP备10055927号


您是第 21297669 位访客 | Copyright ? 2017 珠海市卫生金沙直播 版权所有 技术支持:易网科技
电话

招生热线:0756-8116112/6296189

微信

ewm.png

视频介绍
金沙直播在线平台(2025已更新)